Postulati della Meccanica Quantistica

1)-Gli stati

Ad ogni sistema fisico S è associato uno spazio di Hilbert H_s (separabile). Agli stati del sistema S corrispondono i vettori dello spazio H_s.

La corrispondenza tra stati e vettori di H_s è a meno di una costante moltiplicativa, per cui i vettori di stato possono essere normalizzati: se si indica con |ψ) un vettore di stato, si può porre (ψ, ψ) = 1.

2)-Le osservabili

Ad ogni osservabile A del sistema S corrisponde un operatore lineare autoaggiunto Â definito sullo spazio H_s.

3)-I valori delle misure

I valori possibili della misura di un’osservabile A sono dati dagli autovalori dell’operatore Â associato ad A.

4)-Postulato della misura

Se il sistema S si trova nello stato |ψ), la probabilità che una misura dell’osservabile A dia come risultato il valore aè data da |(χ_a, ψ)|^2, cioè dal modulo quadrato della componente del vettore |ψ) rispetto all’autostato |χ_a) di Â, corrispondente all’autovalore a. Gli autostati |χ_a) e lo stato |ψ) sono supposti normalizzati.

(in generale va aggiunta una somma sugli autovalori di altri operatori B̂, Ĉ,... corrispondenti alle osservabili B, C,..., commutanti con Â e tra di loro, che non vengono misurati).

5)-Riduzione dello stato

Se il sitema S si trova nello stato |ψ) prima della misura di un’osservabile A, se si effettua la misura e si trova il risultato a, dopo la misura il sistema S si viene a trovare in uno stato che coincide con l’autostato di Â corrispondente all’autovalore a.

6)-Equazione del moto

L’evoluzione temporale dello stato |ψ) di un sistema S è data dall’equazione di moto ih̄ ∂|ψ) ∂t = Ĥ|ψ),

dove Ĥ è l’operatore Hamiltoniano, corrispondente all’Hamiltoniana H del sistema.